\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\title{lipase}
\author{Guillaume Raffy \and Véronique Vié }
\begin{document}

    \maketitle

    \section{catalog images}

        image prefix :
        \begin{description}
            \item[AF]
            \item[blé] coupes de blé
            \item[CA] coupe d'amande
            \item[FE] feuille d'épinard
            \item[GGH] globule gras humain
            \item[CRF] chloroplastes de feuille d'épinard
            \item[OL] oléosome
            \item[DARK] dark
            \item[white]
        \end{description}

        \begin{description}
            \item[cin1] cinétique 1
                \begin{description}
                    \item[\texttt{phiG\_40x\_1}] cinétique avant et après injection enzyme gastrique
                    \item[\texttt{phiG\_40x\_Zstack20um\_1}] stack
                \end{description}

                \begin{tabular}{l|r|p{0.4\textwidth}}
                    file name  & time & action \\
                    \hline
                    \texttt{phiG\_40x\_1} & 0 mn & on commence à enregistrer et on attend 10mn (pour le bleaching)\\
                    & 10 mn & debut injection phase gastrique (poussée) \\
                    & 13 mn & la phase gastrique (le petit tuyau contient $20 \mu l$) arrive dans la cellule d'un coup (1 nanol) \\
                    & 15 mn & on arrête l'injection \\
                    \cline{1-1} \texttt{phiG\_40x\_Zstack20um\_1} & 50 mn & on fait un stack\\
                    \cline{1-1} \texttt{phiG\_I\_40x\_1} & 51 mn & début d'injection phase intestinale (poussée)\\
                    & x mn & on arrête l'injection \\
                    \cline{1-1} \texttt{phiG\_I\_40x\_Zstack20um\_1} & 90 mn & on fait un stack
                \end{tabular}


            \item[cin2] autre échantillon similaire à cin1
            \item[cond5678] condition non réalistes
        \end{description}

\end{document}